\[g(x) = log(x) + x^2\]

\[g(0.1) \approx -0.99\]

\[g(1) = 1\]

Ettersom funksjonen er kontinuerlig og har minst en negativt og en positiv y-verdi så må det bety at funksjonen har et nullpunkt