\begin{deloppgaver}
  \delo
    I informatikk så har vi en lov som kalles Moore's lov. Den sier at hvert andre år, vil antall transistorer vi kan plassere på et visst areal være det dobbelte i forhold til to år tidligere. Ettersom dette vil vokse med (og har vokst med) eksponsensiell fart, vil det gi mening å plassere det på en logaritmisk skala. I dette tilfellet, $y = log_2(x)$

  \delo
    Der hvor en vanlig skala som viser en tallrekke fra 1 til 9 faktisk betyr 1 til 9 av en spesifikk enhet, vil en logaritmisk skala stige eksponsensielt fra 1 til 9. Differansen mellom 1 og 2 er forskjellig fra differansen mellom 2 og 3. Om vi tar $log_{10}$ spesifikt, så vil forskjellen fra 1 til 2 være 10, mens 2 til 3 er 10 til 100. Tallrekken viser $log_{10}(x)$ hvor x er den faktiske verdien.
\end{deloppgaver}