\begin{deloppgaver}
  \delo
    \[f(x) = sin(\sqrt{x}e^x)\]
    er kontinuerlig for alle punkt hvor den er definert

    \begin{graphbox}
      \input{figures/1a.tex}
    \end{graphbox}

  \delo
    \[g(x) = \begin{cases}
      2x\text{, hvis } x \geq -3 \\
      -x \text{, hvis } x < -3
    \end{cases}\]
    er ikke kontinuerlig ved $x = -3$, hvor $y$-verdien gjør et hopp fra $3$ til $-6$

    \begin{graphbox}
      \input{figures/1b.tex}
    \end{graphbox}
\end{deloppgaver}